-- 同 mysql 版注释;sqlite ≥3.25 的 RENAME 会自动更新其他表 FK 引用。
ALTER TABLE codes RENAME TO legacy_codes;
ALTER TABLE code_batches RENAME TO legacy_code_batches;
